import { getSiteSettings } from "@/services/site-settings.service";

// 合规要求：中国大陆网站需展示 ICP 备案号并链接至工信部备案查询。
// 详见 documents/设计方案分析与完善版.md §2.15。
const FALLBACK_ICP_NUMBER = "冀ICP备2025130506号-1";
const FALLBACK_ICP_URL = "https://beian.miit.gov.cn/";

export default async function Footer() {
  // 优先使用后台配置的站点设置（apps.core.SiteSettings），
  // 接口不可用时回退到硬编码的备案信息，保证构建/渲染始终可用。
  const siteSettings = await getSiteSettings();
  const icpNumber = siteSettings?.icp_number || FALLBACK_ICP_NUMBER;
  const icpUrl = siteSettings?.icp_url || FALLBACK_ICP_URL;

  return (
    <footer className="mt-auto border-t border-slate-100 bg-slate-950 py-10 text-slate-400">
      <div className="mx-auto max-w-7xl px-6 text-center text-sm">
        <p>
          &copy; {new Date().getFullYear()}{" "}
          {siteSettings?.company_name || "企业官网"}. All rights reserved.
        </p>
        <p className="mt-2">
          <a href="/privacy-policy" className="hover:text-white">
            隐私政策
          </a>
        </p>
        <p className="mt-2">
          <a
            href={icpUrl}
            target="_blank"
            rel="noreferrer"
            className="hover:text-white"
          >
            {icpNumber}
          </a>
        </p>
      </div>
    </footer>
  );
}

